 -1.246649744E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.066540E+01  dx in pixels
 -1.075060E+01  dy in pixels
      1.014878  scalx
      1.025340  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
