 -1.183754424E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.477692E-02  dx in pixels
 -7.600620E-02  dy in pixels
      1.025414  scale x
      1.032822  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
