 -1.005872049E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.874236E+00  dx in pixels
 -1.674713E+01  dy in pixels
      1.015362  scalx
      1.021911  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
