 -1.173594274E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.167900E+00  dx in pixels
 -9.579600E+00  dy in pixels
      1.013639  scalx
      1.024408  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
