 -1.078180999E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.254313E+00  dx in pixels
 -1.531723E+01  dy in pixels
      1.014339  scalx
      1.023751  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
