 -1.030740879E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.514150E+00  dx in pixels
 -1.683411E+01  dy in pixels
      1.018156  scalx
      1.018760  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
