 -1.172034479E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.318300E+00  dx in pixels
 -1.019830E+01  dy in pixels
      1.020761  scalx
      1.018067  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
