 -1.029875922E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.608200E+00  dx in pixels
 -9.054300E+00  dy in pixels
      1.022402  scalx
      1.016925  scaly
        12.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
