 -1.097161615E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.368647E+00  dx in pixels
 -1.631260E+01  dy in pixels
      1.013210  scalx
      1.024990  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
