 -1.118192037E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.411465E+00  dx in pixels
 -1.579087E+01  dy in pixels
      1.010419  scalx
      1.027642  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
