 -1.244871966E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.075800E+00  dx in pixels
 -9.199900E+00  dy in pixels
      1.015281  scalx
      1.024897  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
