 -1.184830246E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.714431E-02  dx in pixels
 -3.476847E-02  dy in pixels
      1.025793  scale x
      1.032548  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
