 -1.085940204E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.135200E+00  dx in pixels
 -1.043330E+01  dy in pixels
      1.020689  scalx
      1.018716  scaly
        12.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
