 -1.176269062E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.091042E-02  dx in pixels
  3.846104E-02  dy in pixels
      1.024628  scale x
      1.032410  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
