 -1.151893762E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.036100E+00  dx in pixels
 -1.168240E+01  dy in pixels
      1.018065  scalx
      1.020988  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
