 -1.046816437E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.064189E+01  dx in pixels
 -1.656619E+01  dy in pixels
      1.012383  scalx
      1.025386  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
