 -9.626894560E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.952708E+00  dx in pixels
 -1.618736E+01  dy in pixels
      1.011222  scalx
      1.028048  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
