 -1.028473016E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.708700E-02  dx in pixels
  9.474547E-01  dy in pixels
      1.024473  scale x
      1.035524  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
