 -1.056723616E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.386437E+00  dx in pixels
 -1.591031E+01  dy in pixels
      1.017325  scalx
      1.021329  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
