 -1.207586116E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.327800E+00  dx in pixels
 -8.822800E+00  dy in pixels
      1.019780  scalx
      1.020586  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
