 -1.223795977E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.535100E+00  dx in pixels
 -1.031330E+01  dy in pixels
      1.017184  scalx
      1.023347  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
