 -1.167084687E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.022941E-01  dx in pixels
  8.417152E-02  dy in pixels
      1.027726  scale x
      1.030868  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
