 -1.004431150E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.931529E+00  dx in pixels
 -1.696282E+01  dy in pixels
      1.014906  scalx
      1.022743  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
