 -1.145978750E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.025400E+00  dx in pixels
 -1.087870E+01  dy in pixels
      1.016995  scalx
      1.022372  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
