 -1.033811835E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.611448E+00  dx in pixels
 -1.532179E+01  dy in pixels
      1.014465  scalx
      1.023431  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
