 -1.119492085E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.515542E-01  dx in pixels
 -3.897529E-02  dy in pixels
      1.028122  scale x
      1.031533  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
