 -1.001891335E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.090749E+00  dx in pixels
 -1.712627E+01  dy in pixels
      1.016266  scalx
      1.021079  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
