 -1.178774824E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.474500E+00  dx in pixels
 -8.949800E+00  dy in pixels
      1.016547  scalx
      1.023193  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
