 -1.144172420E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.856800E+00  dx in pixels
 -9.907700E+00  dy in pixels
      1.024210  scalx
      1.012778  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
