 -1.030132262E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.650775E+00  dx in pixels
 -1.554944E+01  dy in pixels
      1.016754  scalx
      1.020880  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
