 -1.201652555E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.683800E+00  dx in pixels
 -1.046010E+01  dy in pixels
      1.015210  scalx
      1.024548  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
