 -1.036807069E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.511697E+00  dx in pixels
 -1.736746E+01  dy in pixels
      1.017176  scalx
      1.008778  scaly
         4.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
