 -1.217009304E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.322200E+00  dx in pixels
 -9.163100E+00  dy in pixels
      1.014778  scalx
      1.024696  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
