 -1.008287326E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.253346E+00  dx in pixels
 -1.706990E+01  dy in pixels
      1.016465  scalx
      1.021091  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
