 -1.167605126E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.718600E+00  dx in pixels
 -1.002300E+01  dy in pixels
      1.018873  scalx
      1.020181  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
