 -1.088173377E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.192569E+00  dx in pixels
 -1.617418E+01  dy in pixels
      1.013970  scalx
      1.024754  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
