 -1.210553577E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.916900E+00  dx in pixels
 -9.773600E+00  dy in pixels
      1.016468  scalx
      1.024222  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
