 -1.139811103E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.717000E-01  dx in pixels
 -7.768900E+00  dy in pixels
      1.017452  scalx
      1.021512  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
