 -1.053762070E-02  1.702101997E-03 -2.265405989E-05 -3.565671944E-05  rotation in radian
 -8.810189E+00  dx in pixels
 -1.625742E+01  dy in pixels
      1.014834  scalx
      1.023187  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
