 -1.134538240E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.196500E+00  dx in pixels
 -8.484500E+00  dy in pixels
      1.017320  scalx
      1.021177  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
