 -8.390797116E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.328219E+00  dx in pixels
 -1.621810E+01  dy in pixels
      1.016081  scalx
      1.021825  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
