 -1.047640485E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.176000E-01  dx in pixels
 -1.020120E+01  dy in pixels
      1.015147  scalx
      1.024141  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
