 -1.020221154E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.448300E+00  dx in pixels
 -1.001230E+01  dy in pixels
      1.018668  scalx
      1.020167  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
