 -1.043722361E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.342900E+00  dx in pixels
 -1.118140E+01  dy in pixels
      1.016165  scalx
      1.023177  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
