 -1.054618686E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.110200E+00  dx in pixels
 -8.769400E+00  dy in pixels
      1.016509  scalx
      1.023903  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
