 -9.630510250E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.318680E+00  dx in pixels
 -1.366603E+01  dy in pixels
      1.010476  scalx
      1.027311  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
