 -1.063193225E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.924100E+00  dx in pixels
 -1.032350E+01  dy in pixels
      1.012594  scalx
      1.026440  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
