 -1.041059956E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.364200E+00  dx in pixels
 -1.088610E+01  dy in pixels
      1.015347  scalx
      1.024514  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
