 -1.155921095E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.314000E-01  dx in pixels
 -1.044430E+01  dy in pixels
      1.016851  scalx
      1.022051  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
