 -1.124258482E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.862100E+00  dx in pixels
 -1.152090E+01  dy in pixels
      1.016992  scalx
      1.021859  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
